Title: Columna. Conversión de medidas de masa
Course: Matemáticas 7 EGB

En el sistema métrico decimal, la unidad fundamental de las medidas de masa es el gramo.

El gramo tiene múltiplos para expresar medidas más grandes y submúltiplos para expresar medidas más pequeñas.

Analicemos la siguiente tabla.