Title: Secuencia de imágenes. Medidas de capacidad
Course: Matemáticas Plus + 3 EGB

Las medidas de capacidad se emplean para calcular la cantidad de un líquido.

La unidad principal de capacidad es el litro. ¿Sabías que cuatro vasos medianos equivalen a aproximadamente un litro y que constituyen un modo no convencional de medir líquidos?