Title: Emparejar imágenes. Conversiones de escalas de temperatura
Course: Química Plus + 2 BGU

En nuestro país, a la temperatura se la mide en la escala Celsius (°C). Cuando la temperatura es medida desde el cero absoluto, se la denomina temperatura absoluta y la unidad de medida es el kelvin (K).

Existen otras escalas de temperatura, entre ellas está la escala Fahrenheit (°F). En el estudio de los gases, se utilizará la escala kelvin o temperatura absoluta.