Title: Cuestionario. Problema de estequiometría
Course: Química Plus + 2 BGU

a) En un proceso se obtiene hierro a partir del óxido férrico. Si se hacen reaccionar 20 g de aluminio con 65,0 g de óxido férrico, determina cuál de ellos es el reactivo limitante y cuánto reactivo en exceso no reacciona. Si la cantidad de hierro obtenido es 0,68 moles, ¿cuál es el rendimiento porcentual de la reacción?

2Al + Fe_2O_3 → 2Fe + Al_2O_3