Title: Simulador virtual. Soluciones ácido-base y medición de pH
Course: Química Plus + 1 BGU

Los ácidos y bases fuertes se disocian por completo, es decir, la totalidad de los iones H+ u OH- están en forma libre, y su concentración dependerá de la concentración del ácido o de la base de donde provienen.

Un ácido y una base son débiles cuando en el agua se ionizan parcialmente, esto es, en solución habrá una proporción de cationes, otra proporción de aniones y otra de moléculas no disociadas.

¿Cuán diferentes son los ácidos fuertes y débiles? ¡Utiliza el simulador para averiguarlo! Sumerge el medidor de papel o pH (pH) en la solución de pH, o use los electrodos para medir la conductividad. Luego observa cómo la concentración y la fuerza afectan el pH. ¿Puede una solución de un ácido débil tener el mismo pH de la solución de un ácido fuerte?

Objetivos de aprendizaje

- • Comprender la relación entre H+ y OH- .
- • Diferenciar entre base fuerte y una base débil.
- • Medir el pH de ácidos y bases y verificar su conductividad eléctrica.

Antes de entrar al simulador PHET de la Universidad de Colorado (EE.UU.) que permite analizar soluciones ácido-base y medir pH, observa este video para que aprendas a manipularlo.

https://www.youtube.com/watch?v=FI3gF0-tWnk&amp;t=7s

Ahora, ¡ya estás listo para trabajar en el simulador PHET en la parte inferior!

Fuente: University of Colorado Boulder. (2021). Soluciones ácido-base. Recuperado de

https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/acid-base-solutions

Si tu docente te manda una tarea con este simulador y necesitar obtener un pantallazo para enviarle la evidencia de tu trabajo, simplemente haz clic en los 3 puntos que están en la zona inferior derecha del simulador, activa la opción 'Captura pantalla', descárgalo, y envíaselo.

Espera un par de minutos hasta que cargue el simulador.