Title: Respuesta simple. El parafraseo
Course: Lengua y Literatura Plus + 2 BGU

Lee el texto y responde.

La Virgen del Panecillo

Fuente de la imagen. Cayambe. (2010). Virgen de Quito. Recuperado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Virgen_de_Quito_02.jpg/800px-Virgen_de_Quito_02.jpg

El Panecillo es una loma en cuya cima está la representación de la única Virgen alada, también conocida como la Virgen de Quito.

El monumento a la Virgen del Panecillo en Quito fue construido sobre la elevación natural que fue bautizada Panecillo, por su parecido con un pequeño pan. Se erige en medio de la ciudad, como un mirador natural desde el cual se aprecia la belleza andina de la zona y la disposición urbana de la ciudad.

El montículo recibió su calificativo de los conquistadores españoles, pero se cree que su nombre auténtico es Shungoloma, que en kichwa significa “loma del corazón”.

La estatua empezó a construirse el 4 de abril de 1955, pero fue inaugurada el 28 de marzo de 1975; es decir, tardó veinte años la concreción de su ensamblaje. El escultor de la obra, que tiene 7 400 piezas, fue el español Agustín de la Herrán Matorras, quien se basó en la Virgen de treinta centímetros realizada por el quiteño Bernardo de Legarda, en el siglo XVIII, la cual fue considerada la obra cumbre de la Escuela Quiteña, durante la Colonia.

_Intercultural. (1 de abril de 2017). 42 años de inauguración de la escultura de la Virgen del Panecillo. El Universo. Recuperado de http://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/01/nota/6118025/42-anos-inauguracionescultura-_virgen-panecillo